LIBRARY         FileIO
DESCRIPTION     'File I/O External Factory'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA            MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE        128
SEGMENTS
        FILEIO_TEXT                     MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
EXPORTS
;        LibEntry                        @1      RESIDENTNAME
        WEP                             @2      RESIDENTNAME
        _FileIO_mNew                    @3
        _FileIO_mDispose                @4
        _FileIO_mWriteChar              @6
        _FileIO_mWriteString            @7
        _FileIO_mReadChar               @8
        _FileIO_mReadWord               @9
        _FileIO_mReadLine               @10
        _FileIO_mReadFile               @11
        _FileIO_mReadToken              @12
        _FileIO_mGetPosition            @13
        _FileIO_mSetPosition            @14
        _FileIO_mGetLength              @15
        _FileIO_mSetFinderInfo          @16
        _FileIO_mGetFinderInfo          @17
        _FileIO_mFileName               @18
        _FileIO_mDelete                 @19
        _FileIO_mStatus                 @20
        _FileIO_mError                  @21
        _FileIO_mReadPICT               @22
        _FileIO_mNativeFileName         @23
        _FileIO_mSetOverrideDrive       @24

